import { useMemo } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import { CubeIcon, UserGroupIcon } from '@heroicons/react/24/outline';
import { api } from '../lib/api';
import type { ApiResponse } from '../lib/api';
import { useAuthStore } from '../stores/authStore';
import { usePermissions } from '../hooks/usePermissions';
import { useUrlState } from '../hooks/useUrlState';
import { useResources } from '../hooks/useResources';
import SettingsLayout from '../components/layout/SettingsLayout';
import { ScheduleSection } from '../components/schedule/ScheduleSection';
import ResourceWorkingHoursPanel from '../components/resources/ResourceWorkingHoursPanel';
import ResourceExceptionsPanel from '../components/resources/ResourceExceptionsPanel';
import FreeVisitPrice from '../components/FreeVisitPrice';
import PageHeader from '../components/ui/PageHeader';
import type { ClinicDoctorItem } from '../components/ClinicDoctorsManager';

const SCOPES = [
  { id: 'doctors',   label: 'پزشکان' },
  { id: 'resources', label: 'منابع' },
] as const;
type Scope = typeof SCOPES[number]['id'];

/**
 * تنظیمات نوبت‌دهی کلینیک — یک تب به ازای هر پزشک، و یک تب به ازای هر منبع.
 *
 * منبع در مدل Resource-First واحدِ ظرفیت است و ساعت کاری و تعطیلات خودش را دارد، پس
 * دقیقاً همان‌جایی مدیریت می‌شود که برنامهٔ پزشک — نه در یک صفحهٔ جدا. تب پزشک همان
 * `ScheduleSection` پنل پزشک مستقل است و تب منبع همان پنل‌های صفحهٔ منبع؛ هیچ‌کدام
 * نسخهٔ دومی ندارند.
 */
function ClinicAppointmentSettingsContent() {
  const { dbUuid, context, availableContexts } = useAuthStore();
  const { can } = usePermissions();
  // منشیِ بدون مجوزِ ویرایشِ تنظیمات نوبت‌دهی، فقط مشاهده می‌کند.
  const apptReadOnly = !can('appointment_settings', 'update');

  // انتخاب‌ها در URL می‌نشینند تا «بازگشت» و رفرش همان تب را برگردانند.
  const [urlState, setUrlState] = useUrlState({ scope: 'doctors', doctor: '', resource: '' });
  const scope = (SCOPES.some((s) => s.id === urlState.scope) ? urlState.scope : 'doctors') as Scope;

  // کاربری که هم پزشک است هم مالک کلینیک، dbUuid‌اش ممکن است uuid پزشک باشد.
  const clinicUuid = useMemo(() => {
    if (context?.type === 'clinic') return dbUuid;
    return availableContexts.find(c => c.type === 'clinic')?.db_uuid ?? null;
  }, [context, dbUuid, availableContexts]);

  const doctorsQ = useQuery({
    queryKey: ['clinic-doctors', clinicUuid],
    queryFn:  () => api.get<ApiResponse<{ data: ClinicDoctorItem[] }>>(`/api/v1/clinic/doctor-list/${clinicUuid}`),
    enabled:  !!clinicUuid,
  });

  const doctorList: ClinicDoctorItem[] = useMemo(() => {
    const raw = doctorsQ.data?.data;
    return (raw as any)?.data ?? raw ?? [];
  }, [doctorsQ.data]);

  const { resources, loading: resourcesLoading } = useResources({ active: '1' });

  const selectedDoctor   = doctorList.find(d => d.uuid === urlState.doctor) ?? doctorList[0] ?? null;
  const selectedResource = resources.find(r => r.uuid === urlState.resource) ?? resources[0] ?? null;

  if (!clinicUuid) {
    return (
      <div style={{ padding: 40, textAlign: 'center' }}>
        <p style={{ color: 'var(--text-3)', fontSize: 14 }}>
          {dbUuid ? 'کلینیکی برای این حساب کاربری یافت نشد' : 'در حال بارگذاری اطلاعات کلینیک...'}
        </p>
      </div>
    );
  }

  // هویت موردِ انتخاب‌شده فقط یک بار گفته می‌شود — در توضیح هدر. پیش‌تر همین جمله
  // در تب فعال، در زیرعنوان و در یک کارتِ جداگانه سه بار تکرار می‌شد.
  const description = scope === 'doctors'
    ? (selectedDoctor ? `تنظیمات نوبت‌دهی ${selectedDoctor.name}` : 'تنظیمات نوبت‌دهی پزشکان کلینیک')
    : (selectedResource
        ? `تنظیمات نوبت‌دهی ${selectedResource.name} · ${selectedResource.type_name}`
        : 'تنظیمات نوبت‌دهی منابع کلینیک');

  return (
    <div className="fade-in">
      <PageHeader
        title="مدیریت نوبت‌دهی"
        description={description}
        backTo="/admin/settings-menu"
      />

      <div style={{ display: 'flex', flexDirection: 'column', gap: 'var(--gap)' }}>
        {/* دو انتخابگر پشت سر هم می‌مانند — «نما» بعد «مورد». در اسلات action هدر،
            سوییچر به لبهٔ مقابلِ صفحه می‌افتاد و از تبی که کنترل می‌کند جدا می‌شد. */}
        <div>
          <span className="field-label" id="appt-scope-tabs">نما</span>
          <div className="seg" role="group" aria-labelledby="appt-scope-tabs">
            {SCOPES.map((s) => (
              <button
                key={s.id}
                className={scope === s.id ? 'active' : ''}
                aria-pressed={scope === s.id}
                onClick={() => setUrlState({ scope: s.id })}
              >
                {s.label}
              </button>
            ))}
          </div>
        </div>

        {scope === 'doctors' ? (
          <DoctorsScope
            loading={doctorsQ.isLoading}
            doctors={doctorList}
            selected={selectedDoctor}
            clinicUuid={clinicUuid}
            readOnly={apptReadOnly}
            onSelect={(uuid) => setUrlState({ doctor: uuid })}
          />
        ) : (
          <ResourcesScope
            loading={resourcesLoading}
            resources={resources}
            selected={selectedResource}
            canUpdate={!apptReadOnly}
            onSelect={(uuid) => setUrlState({ resource: uuid })}
          />
        )}
      </div>
    </div>
  );
}

/**
 * نوار انتخابِ پزشک/منبع.
 *
 * بدون کارتِ دورش: تنها محتوایش یک گروه pill بود و کارتِ تمام‌عرض، ~۴۵۰px فضای
 * خالی می‌ساخت. لیبل قابل‌مشاهده هم لازم است، وگرنه نوار برای screen reader یک
 * ردیف دکمهٔ بی‌عنوان است.
 */
function TabBar<T extends { uuid: string; name: string }>({ items, selected, onSelect, label, labelId }: {
  items: T[];
  selected: T | null;
  onSelect: (uuid: string) => void;
  label: string;
  labelId: string;
}) {
  return (
    <div>
      <span className="field-label" id={labelId}>{label}</span>
      <div
        className="seg"
        role="group"
        aria-labelledby={labelId}
        style={{ maxWidth: '100%', overflowX: 'auto', flexWrap: 'nowrap' }}
      >
        {items.map((item) => (
          <button
            key={item.uuid}
            className={selected?.uuid === item.uuid ? 'active' : ''}
            aria-pressed={selected?.uuid === item.uuid}
            style={{ whiteSpace: 'nowrap' }}
            onClick={() => onSelect(item.uuid)}
          >
            {item.name}
          </button>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

/** حالت خالی. کلاس `empty` در `styles.css` تعریف نشده بود، پس چیدمان اینجاست. */
function EmptyState({ icon, message, action }: {
  icon: React.ReactNode;
  message: string;
  action: React.ReactNode;
}) {
  return (
    <div
      className="card card-pad"
      style={{
        display: 'flex', flexDirection: 'column', alignItems: 'center',
        gap: 12, padding: '36px 22px', color: 'var(--text-3)',
      }}
    >
      {icon}
      <p className="muted" style={{ fontSize: 13.5 }}>{message}</p>
      {action}
    </div>
  );
}

function DoctorsScope({ loading, doctors, selected, clinicUuid, readOnly, onSelect }: {
  loading: boolean;
  doctors: ClinicDoctorItem[];
  selected: ClinicDoctorItem | null;
  clinicUuid: string;
  readOnly: boolean;
  onSelect: (uuid: string) => void;
}) {
  if (loading) return <div className="card card-pad"><p className="muted">در حال بارگذاری پزشکان...</p></div>;

  if (doctors.length === 0) {
    return (
      <EmptyState
        icon={<UserGroupIcon style={{ width: 30, height: 30 }} />}
        message="هیچ پزشکی به این کلینیک متصل نیست"
        action={<Link className="btn primary sm" to="/admin/settings/clinic-doctors">مدیریت پزشکان کلینیک</Link>}
      />
    );
  }

  return (
    <>
      <TabBar items={doctors} selected={selected} onSelect={onSelect} label="پزشک" labelId="appt-doctor-tabs" />

      {/* key اجباری است: بدون آن state ویرایشِ برنامه بین پزشکان نشت می‌کند */}
      {selected && (
        <div key={selected.uuid} style={{ display: 'grid', gap: 'var(--gap)' }}>
          <FreeVisitPrice doctorUuid={selected.uuid} readOnly={readOnly} />
          <ScheduleSection doctorUuid={selected.uuid} clinicUuid={clinicUuid} readOnly={readOnly} />
        </div>
      )}
    </>
  );
}

function ResourcesScope({ loading, resources, selected, canUpdate, onSelect }: {
  loading: boolean;
  resources: { uuid: string; name: string; type_name: string }[];
  selected: { uuid: string; name: string; type_name: string } | null;
  canUpdate: boolean;
  onSelect: (uuid: string) => void;
}) {
  if (loading) return <div className="card card-pad"><p className="muted">در حال بارگذاری منابع...</p></div>;

  if (resources.length === 0) {
    return (
      <EmptyState
        icon={<CubeIcon style={{ width: 30, height: 30 }} />}
        message="هنوز منبعی تعریف نشده است"
        action={<Link className="btn primary sm" to="/admin/resources">تنظیمات ← منابع</Link>}
      />
    );
  }

  return (
    <>
      <TabBar items={resources} selected={selected} onSelect={onSelect} label="منبع" labelId="appt-resource-tabs" />

      {/* همان دلیل تب پزشک: بدون key، شیفتِ نیمه‌ویرایش‌شده به منبع بعدی می‌چسبد. */}
      {selected && (
        <div key={selected.uuid} style={{ display: 'grid', gap: 'var(--gap)' }}>
          <ResourceWorkingHoursPanel resourceUuid={selected.uuid} canUpdate={canUpdate} />
          <ResourceExceptionsPanel resourceUuid={selected.uuid} canUpdate={canUpdate} />
        </div>
      )}
    </>
  );
}

export default function ClinicAppointmentSettingsPage() {
  return (
    <SettingsLayout active="appointment">
      <ClinicAppointmentSettingsContent />
    </SettingsLayout>
  );
}
